BOCA Username: Administrator (site=1)

Runs Score Clarifications Users Problems Languages Answers Tasks Site Contest Logs Reports Options Logout

# Username User Site User Solved Problem Details Total Time
1 team3 1 UFMG Team 3
2 team6 1 UFMG Team 2

3 team2 1 Core Dumped

4 team5 1 UESC-CEPEDI 1
5 team9 1 UFMG Team 1
6 team10 1 Segmentation Fault
7 team1 1 FIC: NP-Completo
8 team7 1 UESC-CEPEDI 2
9 team4 1 FIC: ppc486
10 team8 1 MI-3 UNIPAC